FOREIGN DEFINITION MODULE AESSYS;

IMPORT IMPLEMENTATION FROM "aessys.obj";

FROM AES IMPORT AESPB,ObjectState;

PROCEDURE aes(VAR c: AESPB);

(*
PROCEDURE applyield;

PROCEDURE FrameCode;
*)

END AESSYS.
